\HARDWAREPLANUNG
Stand: 20.9.1994
Der Anwender hat die Möglichkeit zwischen DEUTSCHEN und US-Norm 
zu wählen. Es wurde versucht die gesamte Sensorik/Aktorik abzu-
decken.
__________________________________________________________________
Wichtig!! - konstruktive Änderungsvorschläge sind jederzeit will-
kommen. Bitte wenden Sie an den Leiter Automatisierung !
------------------------------------------------------------------

In der nächsten Ausbaustufe werden die Klemmkästen auch per CAD
bestellt. 
Geplante Fertigstellung: Ende September 1994
Verantwortlich         : IL
\SENSOR
1. Ein Sensor ist ein EINGANG.
   Bezeichnung: "B". Das Programm sorgt dafür, daß die Nummerierung
   der Sensoren OKTAL bleibt. D.h.: gültige Endziffer sind 0 - 7. 
   Ab 7 wird ein Sprung nach 10 gemacht.
   Z.B.: ....B1106 B1107 B1110 B1111 ......
\MAGNETVENTIL
2. Ein Ventil ist ein AUSGANG. 
   Bezeichnung: "Y". Das Programm sorgt dafür, daß die Nummerierung
   der Ventile OKTAL bleibt. D.h.: gültige Endziffer sind 0 - 7. 
   Ab 7 wird ein Sprung nach 10 gemacht.
   Z.B.: ....Y1106 Y1107 Y1110 Y1111 ......
\ANTRIEB
3. Direktanschluß vom Schrank.
   Bezeichnung: "M". Das Programm sorgt dafür, daß die Nummerierung
   der Motoren OKTAL bleibt. D.h.: gültige Endziffer sind 0 - 7. 
   Ab 7 wird ein Sprung nach 10 gemacht.
   Z.B.: ....M1106 M1107 M1110 M1111 ......
\SEPARATOR
4.Bei dem Separator wird unterschieden zwischen:
   a) Separator mit NULL-Bügelträger Erkennung (3 Eingänge und 2 Ausgänge)
   b) Separator OHNE NULL-Bügelträgererkennung (2 Eingänge und 2 Ausgänge)
   Das Programm sorgt dafür, daß die Nummerierung der Ein- bzw Ausgänge
   OKTAL bleibt.
\WEICHE
5. Eine Weiche besteht aus 2 AUSGÄNGEN. 
   Das Programm sorgt dafür, daß die Nummerierung
   der Ventile OKTAL bleibt. D.h.: gültige Endziffer sind 0 - 7. 
   Ab 7 wird ein Sprung nach 10 gemacht.
   Z.B.: ....Y1106 Y1107 Y1110 Y1111 ......
\SCANNER
6. Es gibt z.Z. 3 Arten von Scannern. 
   a) SCANNER FÜR DIE BT's . Diese Scanner sind FEST installiert und 
   haben eine sehr hohe Lesequote. Sollte ein Barcode (oder Chip)
   eines BT's nicht lesbar sein, bleibt die Anlage meistens stehen
   bis das Bedienpersonal für die Fehlerbehebung sorgt.
   Bezeichnung der Scanner: "SC"
 
   b) SCANNER FÜR DIE TEILE
   b1) manuell (Bezeichnung: "SCM")
   b2) automatisch (Bezeichnung: "SCA")

   Die automatischen Scanner sind zwar schnell aber die Ausschußrate
   ist relativ hoch. 80% Leserate ist bei dieser Ausführund ein durch-
   aus akzeptabler Wert.

   Für die Scanner wird 1 EINGANG und 1 AUSGANG vorgesehen.

   Das Programm sorgt für die richtige OKTAL Durchnunmmerierung der
   Komponenten.

\ROLLENHEBELSCHALTER
7. In erster Linie für die Stockwerksautomatisierungen gedacht.
   Bezeichnung: "RS"
   Typ: 1 EINGANG
\DRUCKTASTE
8. Die Drucktaste ist steuerungstechnisch ein AUSGANG. Z.B. eine NOT-
   AUS Taste ist auch eine Drucktaste. In den meisten Anlagen wird 
   ein solcher Ausgang mit mehreren Drucktasten installiert an 
   verschiedenen Orten angeschprochen. Um diese Situation erkentlich
   zu machen, werden die Drucktasten noch zusätzlich mit Buchstaben
   gekennzeichnet. Z.B.:

   S101A, S101B, S101C,....
\ANZEIGELEUCHTE
9. Die Anzeigeleuchte ist ein EINGANG. Der Anschluß und Beschriftungs-
   regelung wie bei den DRUCKTASTE.
\KABELPRITSCHEN
1.RINNEN -werden CYAN dargestellt. Angetippt werden müsssen die zwei
  Anschlußpunkte. Das Programm ermittelt automatisch die Länge und 
  unter Berücksichtigung der Bestelllänge von 3000 mm ermittelt die
  Menge --> wird immer Aufgerundet.
2.DECKEL -werden ROT dargestellt. Ansonsten gelten die Vereinbarungen
  von den RINNEN
3.TRENNSTEGE -werden WEISS dargestellt. Ansonsten gelten die Vereinbar-
  ungen von den RINNEN
